Калин Вълов
Видях, о, Господи, колко си хубава…

chitanka.info

Видях, о, Господи, колко си хубава.

Отдавна не бях виждал твойта красота.

С каква съдба животът дари ме, не зная.

Нима би могло от няколко да избера?

Де да можех, ала щях ли да съм същият?

Щеше ли и теб да те има?

По-добре да останем си ние същите.

Аз такъв, а пък ти красива.

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.